const int NMAX = 100, NxMAX = NBunchMAX ;

class Output
{
  private:
    int N, Nx ;
    double binmax, xmax, xmin, xwidth, xi ;
    double x[NMAX] ; 
    int bin[NxMAX], dx ;
    char AxisName[12] ;
    void Hist( int N, int Hight, double Scale ) ;
  public:
    int Plot( char* AxisName, double x[], int Nt ) ;
} ;
