class Current
{
  private :
    double CurrentMax, CurrentMin ;
    double SettlingTime ; 
    double RiseTime ;
    double di ;
  public : 
   void InputData( CurrentInput Current ) ;
   void SetData() ;
   double get_current( double Time ) ;
   double get_SettlingTime(){ return SettlingTime ;};
   double get_RiseTime(){ return RiseTime ;};
} ;
